NAME		PCTALK
FILE		PCTALK.COM
DESCRIPTION	APEXX PCTalk LocalTalk Adapter
APPLETALK	DEFAULT
AARP		NONE	
MEM_USE		4080
SIZE		628
TAKES		1
